Search Cost Effective Branching Factor d IDS A*(h_1) A*(h_2) IDS A*(h_1) A*(h_2)

2 10 6 6 2.45 1.79 1.79 4 112 13 12 2.87 1.48 1.45 6 680 20 18 2.73 1.34 1.30 8 6384 39 25 2.80 1.33 1.24 10 47127 93 39 2.79 1.38 1.22 12 364404 227 73 2.78 1.42 1.24 14 3473941 539 113 2.83 1.44 1.23 16 – 1301 211 – 1.45 1.25 18 – 3056 363 – 1.46 1.26 20 – 7276 676 – 1.47 1.27 22 – 18094 1219 – 1.48 1.28 24 – 39135 1641 – 1.48 1.26